; DefaultToolPalette.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "DEFAULTTOOLPALETTE"
DESCRIPTION  'DEFAULTTOOLPALETTE Windows Dynamic Link Library'

EXPORTS
   ConstructProgramPlugin
   DestructProgramPlugin
   GetAttr
